                                                                                                            Date:   January 13, 2013 Sheet of

                                                                                                            Size Document Number REV

                                                                                                              A

                                                                                                            Title

FUSE/RELAY BLOCK

3

2

1

0

FUSED RELAY BOARD

                                 SWITCH

                                               CONTROL

                                                                                                            +12V

1
2
3
4
5

J1

STUDS

                                       POWER

                                 ON/OFF

                  F1

                  20A
                  3522-2

                                     MTG HOLE  1

                                    K1
                                    G8JN-1C6T-R-DC12
                                    VCF4-1000
+12V

                                                                                                                        D102

                                                                                                                        1N4001
                                                                                                                C102
                                                                                                                150UF/35V
                                                                                                                EEHZA1V151P 1

2

3

4

5

6

J10
SCREW TERMINAL
282857-5

D101

1N4001
                                                                                                                      C101
                                                                                                                      150UF/35V
                                                                                                                      EEHZA1V151P

                                  SWITCH

                                    ON

                                                      K2
                                                      G8JN-1C6T-R-DC12
                                                      VCF4-1000
                  F2

                  20A
                  3522-2

                  F3

                  EMPTY
                  3522-2

      POWER

     SWITCH_{D1}

                                         1N4001

                                   ONLY

                                                           D2

                                                           1N4001

F10
5A
3522-2

                                                                                                              +12V

        OR

     GROUND